312 PEÑA ET AL.

TABLE 3

uvby − β PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF THE OPEN CLUSTER NGC 6811

WBD V (b − y) m1 c1 bt sV sby sm1 sc1 sbt N Spectral Type Photometry WBD

4 12.681 0.259 0.127 0.861 2.706 1 A3V A7 5 11.795 0.168 0.185 0.950 2.770 0.067 0.028 0.015 0.029 0.062 28 A5V A2 6 14.463 0.786 0.291 0.554 2.538 0.076 0.111 0.108 0.226 0.071 3 >G 7 14.381 0.399 0.125 0.388 2.588 0.201 0.071 0.221 0.104 0.020 3 F7V 8 14.110 0.356 0.142 0.498 2.630 0.150 0.053 0.153 0.115 0.055 3 F7V 9 12.081 0.166 0.218 0.959 2.790 0.080 0.015 0.029 0.067 0.077 3 Ap A1 10 14.234 0.339 0.223 0.346 2.525 0.283 0.073 0.065 0.153 0.180 3 G2V 12 14.363 0.455 0.148 0.387 2.540 0.098 0.067 0.057 0.142 0.094 3 G0V 13 15.055 0.567 0.058 0.542 2.585 0.264 0.158 0.164 0.277 0.037 2 F7V 14 13.672 0.765 0.399 0.174 2.510 0.182 0.029 0.041 0.022 0.040 2 >G 16 12.196 0.235 0.165 0.927 2.781 1 A5V A4 18 12.118 0.236 0.144 0.966 2.806 1 A5V A4 22 13.034 0.522 0.267 0.230 2.529 0.019 0.018 0.005 0.023 0.039 2 K0V 23 13.981 0.558 0.227 0.185 2.655 1 >G 24 11.245 0.613 0.327 0.318 2.564 0.044 0.020 0.012 0.052 0.019 2 >G G8 26 11.414 0.197 0.186 0.985 2.795 1 A5V 31 13.308 0.327 0.131 0.635 2.760 1 F5V 32 11.351 0.640 0.349 0.322 2.583 1 >G G 33 11.917 0.232 0.149 0.950 2.771 1 A5V A2 34 11.623 0.204 0.204 0.956 2.829 1 A5p B9 35 13.859 0.325 0.206 0.406 2.559 0.084 0.071 0.052 0.071 0.020 2 G2V 36 13.221 0.283 0.180 0.561 2.614 0.065 0.062 0.049 0.009 0.052 2 G0V 37 11.113 0.182 0.181 0.933 2.766 0.034 0.013 0.006 0.023 0.040 29 A5V-F5Ib 38 13.206 0.662 0.382 0.330 2.535 0.052 0.079 0.013 0.066 0.128 2 >G 39 11.528 0.212 0.157 0.961 2.728 0.069 0.020 0.012 0.042 29 A5V A4 40 13.070 0.111 0.147 0.632 2.673 0.127 0.062 0.073 0.100 0.071 2 A1V 41 12.014 0.148 0.195 0.956 2.741 0.100 0.035 0.017 0.037 29 A5V 42 12.568 0.190 0.184 0.829 2.698 0.172 0.055 0.028 0.049 0.059 29 A8V 43 12.743 0.268 0.176 0.785 2.658 0.023 0.000 0.001 0.049 0.030 2 A8V 44 12.046 0.169 0.182 0.935 2.757 0.082 0.033 0.016 0.032 0.029 29 A5V 45 12.705 0.204 0.194 0.831 2.735 0.142 0.027 0.015 0.040 0.039 3 A8V A5 46 12.958 0.329 0.116 0.533 2.645 0.058 0.006 0.017 0.047 0.043 3 F5V 47 13.649 0.383 0.099 0.389 2.613 0.136 0.020 0.046 0.065 0.083 3 F5V 49 12.422 0.218 0.142 0.978 2.822 1 A0V A5 51 13.418 0.269 0.139 0.592 2.590 0.076 0.094 0.115 0.125 0.035 2 F5V 53 12.754 0.178 0.191 0.898 2.774 0.076 0.020 0.030 0.045 0.085 3 A5V 54 12.356 0.266 0.136 0.757 2.713 0.027 0.025 0.029 0.027 0.078 3 A8V 56 12.160 0.247 0.149 0.787 2.691 0.013 0.025 0.024 0.055 0.037 2 A8V 57 14.039 0.439 0.161 0.357 2.670 0.149 0.196 0.161 0.114 0.073 4 G0V 58 14.350 0.622 0.219 0.151 2.650 0.187 0.231 0.122 0.256 0.132 3 K0V 62 12.846 0.224 0.163 0.728 2.714 2 A8V 63 15.234 0.979 0.846 0.714 0.193 0.569 0.401 0.677 0.294 2 >G 64 13.609 0.352 0.088 0.557 2.897 0.041 0.016 0.056 0.021 0.366 2 F2V 65 14.450 0.460 0.199 0.217 2.510 0.087 0.164 0.106 0.057 0.103 2 G2V 68 10.850 0.272 0.152 0.869 2.737 1 A8V A2 70 10.925 0.298 0.139 0.876 2.713 1 A5V A4 71 13.716 0.388 0.154 0.473 2.551 1 G0V A2 73 9.851 0.992 0.830 0.166 2.551 1 >G K5 74 12.322 0.415 0.171 0.305 2.568 0.078 0.007 0.003 0.028 0.008 2 G0V 77 13.860 0.257 0.206 0.461 2.650 0.120 0.040 0.041 0.028 0.025 2 G0V 78 13.664 0.270 0.167 0.567 2.676 0.070 0.023 0.011 0.040 0.037 2 F7V 79 10.393 0.935 0.719 0.146 2.519 1 >G 82 13.025 0.705 0.341 0.333 2.546 1 >G 85 12.860 0.308 0.134 0.545 2.684 1 F5V 86 13.389 0.334 0.106 0.490 2.662 1 F2V 87 12.622 0.380 0.206 0.399 2.617 1 G2V 92 12.260 0.221 0.166 0.722 2.704 1 A8V 99 11.962 0.168 0.184 0.957 2.817 0.036 0.036 0.028 0.028 0.078 2 A5V B9 101 10.682 0.671 0.393 0.333 2.569 1 >G 102 12.882 0.586 0.221 0.287 2.562 1 K0V 105 12.419 0.230 0.241 0.850 2.802 1 Ap A7 106 11.379 0.301 0.138 0.796 2.713 1 A8V A3 107 12.726 0.419 0.123 0.414 2.640 1 F7V 112 12.825 0.372 0.146 0.412 2.663 1 F9V 113 11.471 0.233 0.144 0.990 2.767 1 A5V A4 114 12.145 0.229 0.141 0.967 2.786 0.020 0.033 0.019 0.053 0.035 3 A5V B7 115 11.551 0.220 0.169 0.787 2.759 0.135 0.040 0.023 0.076 0.025 3 A3V A1 118 12.352 0.469 0.174 0.399 2.548 1 G2V 122 12.825 0.372 0.146 0.412 2.663 1 F9V 123 13.970 0.648 0.689 0.386 2.579 1 >G 133 12.069 0.576 0.346 0.230 2.510 1 >G G2 139 13.197 0.358 0.082 0.569 2.646 1 F2V 146 12.504 0.353 0.151 0.475 2.650 1 F9V 147 12.129 0.168 0.200 0.972 2.847 1 A5V A4 178 9.909 1.039 0.839 0.225 2.835 1 >G 218 12.087 0.194 0.157 0.982 2.858 1 A5V A5 489 11.000 0.252 0.179 0.855 2.748 1 A5V 491 13.681 0.240 0.241 0.857 2.889 1 Ap V17 15.009 0.560 0.067 0.157 2.468 1 F9V