414 ARAIZA QUIJANO & CRUZ-GONZÁLEZ

TABLE 3

MEAN SEASONAL VARIATION OF AOT YEARLY MEASUREMENTS FOR 2000–2008

Number of AOT Measurements Seasonal AOT Measurement

Year 470 nm 550 nm 660 nm 2130 nm 470 nm 550 nm 660 nm 2130 nm

SPRING

00 61 61 61 60 0.180 ± 0.089 0.156 ± 0.076 0.138 ± 0.068 0.101 ± 0.058 01 43 43 43 43 0.212 ± 0.084 0.183 ± 0.072 0.162 ± 0.065 0.116 ± 0.061 02 52 52 52 52 0.172 ± 0.097 0.149 ± 0.084 0.133 ± 0.075 0.097 ± 0.063 03 52 52 52 51 0.217 ± 0.134 0.188 ± 0.116 0.168 ± 0.105 0.124 ± 0.089 04 53 53 53 51 0.151 ± 0.094 0.132 ± 0.080 0.118 ± 0.071 0.090 ± 0.056 05 44 44 44 44 0.181 ± 0.121 0.161 ± 0.108 0.146 ± 0.099 0.115 ± 0.081 06 33 33 33 33 0.138 ± 0.083 0.123 ± 0.074 0.113 ± 0.068 0.089 ± 0.054 07 43 43 43 41 0.163 ± 0.089 0.144 ± 0.077 0.130 ± 0.070 0.104 ± 0.054 08 42 42 43 43 0.144 ± 0.083 0.125 ± 0.070 0.111 ± 0.060 0.081 ± 0.045

2000–2008 423 423 424 418 0.173 ±0.026 0.151 ± 0.022 0.135 ± 0.019 0.102 ± 0.014

SUMMER

00 29 29 29 29 0.160 ± 0.090 0.141 ± 0.080 0.127 ± 0.073 0.096 ± 0.061 01 33 33 33 33 0.126 ± 0.093 0.112 ± 0.083 0.101 ± 0.075 0.078 ± 0.061 02 49 49 50 50 0.224 ± 0.170 0.197 ± 0.154 0.178 ± 0.142 0.134 ± 0.122 03 30 30 30 30 0.181 ± 0.086 0.159 ± 0.078 0.143 ± 0.074 0.107 ± 0.066 04 44 44 44 43 0.144 ± 0.100 0.124 ± 0.083 0.109 ± 0.072 0.079 ± 0.056 05 31 31 31 30 0.139 ± 0.094 0.124 ± 0.083 0.113 ± 0.075 0.091 ± 0.059 06 29 29 29 29 0.122 ± 0.077 0.105 ± 0.064 0.092 ± 0.055 0.065 ± 0.043 07 34 34 36 36 0.185 ± 0.092 0.160 ± 0.080 0.143 ± 0.071 0.102 ± 0.064 08 34 34 34 34 0.136 ± 0.096 0.120 ± 0.084 0.109 ± 0.076 0.084 ± 0.060

2000–2008 313 313 316 314 0.157 ± 0.032 0.138 ± 0.028 0.124 ± 0.025 0.093 ± 0.019

AUTUMN

00 22 22 22 22 0.101 ± 0.066 0.087 ± 0.053 0.077 ± 0.046 0.055 ± 0.034 01 27 27 27 27 0.105 ± 0.062 0.093 ± 0.056 0.084 ± 0.052 0.064 ± 0.043 02 30 30 31 30 0.089 ± 0.058 0.080 ± 0.051 0.073 ± 0.046 0.060 ± 0.034 03 29 28 31 30 0.085 ± 0.079 0.078 ± 0.067 0.078 ± 0.063 0.062 ± 0.048 04 23 23 23 23 0.084 ± 0.052 0.074 ± 0.046 0.067 ± 0.042 0.052 ± 0.034 05 38 38 39 38 0.059 ± 0.062 0.052 ± 0.054 0.048 ± 0.048 0.037 ± 0.037 06 25 25 27 27 0.082 ± 0.056 0.072 ± 0.050 0.067 ± 0.045 0.052 ± 0.036 07 25 25 27 26 0.093 ± 0.068 0.081 ± 0.058 0.074 ± 0.049 0.056 ± 0.037 08 30 30 33 32 0.099 ± 0.071 0.088 ± 0.063 0.083 ± 0.055 0.067 ± 0.043

2000–2008 249 248 260 255 0.089 ± 0.013 0.078 ± 0.011 0.072 ± 0.010 0.056 ± 0.008

WINTER

00-01 2 2 2 2 0.084 ± 0.141 0.076 ± 0.124 0.070 ± 0.112 0.058 ± 0.085 01-02 10 10 12 11 0.111 ± 0.074 0.096 ± 0.063 0.085 ± 0.050 0.068 ± 0.037 02-03 8 8 9 9 0.205 ± 0.164 0.183 ± 0.149 0.158 ± 0.132 0.124 ± 0.110 03-04 12 12 13 13 0.142 ± 0.099 0.126 ± 0.089 0.113 ± 0.078 0.089 ± 0.063 04-05 2 2 2 2 0.096 ± 0.018 0.070 ± 0.013 0.053 ± 0.010 0.013 ± 0.002 05-06 11 11 11 11 0.041 ± 0.040 0.036 ± 0.036 0.033 ± 0.033 0.024 ± 0.027 06-07 13 13 14 14 0.135 ± 0.095 0.118 ± 0.082 0.103 ± 0.072 0.074 ± 0.061 07-08 5 5 6 6 0.147 ± 0.047 0.129 ± 0.046 0.114 ± 0.041 0.086 ± 0.040

2000–2008 63 63 69 68 0.120 ± 0.046 0.104 ± 0.042 0.091 ± 0.037 0.067 ± 0.033

of registers found was 1078, with a different number of measurements found at each wavelength. 6. RESULTS The aerosol optical thickness for the SPM site was obtained and analyzed at the four wavelengths 4700, 5500, 6600 y 21300 Å. We explore the seasonal, monthly and annual behavior of the AOT in the 2000 to 2008 period.

6.1. Seasonal AOT at SPM

To study the seasonal variations of the AOT, we use the common season definition for a Northern Hemisphere location, i.e. March to May for spring, June to August for summer, September to November for autumn, and December to February for winter.

In the four panels of Figure 1 we show the seasonal behavior of the AOT at the central wavelengths