418 ARAIZA QUIJANO & CRUZ-GONZÁLEZ

TABLE 4 (CONTINUED)

Number of AOT Measurements Monthly AOT Measurement

Year 470 nm 550 nm 660 nm 2130 nm 470 nm 550 nm 660 nm 2130 nm

JULY

00 12 12 12 12 0.186 ± 0.122 0.164 ± 0.107 0.149 ± 0.097 0.114 ± 0.079 01 12 12 12 12 0.124 ± 0.066 0.109 ± 0.056 0.099 ± 0.049 0.076 ± 0.038 02 16 16 16 16 0.215 ± 0.105 0.187 ± 0.094 0.167 ± 0.087 0.124 ± 0.078 03 6 6 6 6 0.248 ± 0.118 0.222 ± 0.106 0.203 ± 0.097 0.162 ± 0.078 04 16 16 16 16 0.188 ± 0.099 0.161 ± 0.083 0.142 ± 0.074 0.099 ± 0.065 05 13 13 13 12 0.164 ± 0.101 0.147 ± 0.090 0.134 ± 0.083 0.116 ± 0.060 06 8 8 8 8 0.153 ± 0.060 0.137 ± 0.054 0.125 ± 0.049 0.099 ± 0.039 07 13 13 14 14 0.221 ± 0.100 0.194 ± 0.085 0.172 ± 0.073 0.129 ± 0.064 08 11 11 11 11 0.123 ± 0.110 0.109 ± 0.096 0.099 ± 0.086 0.076 ± 0.065

AUGUST

00 3 3 3 3 0.175 ± 0.067 0.147 ± 0.058 0.126 ± 0.055 0.079 ± 0.062 01 9 9 9 9 0.150 ± 0.145 0.131 ± 0.131 0.118 ± 0.121 0.088 ± 0.102 02 15 15 16 16 0.261 ± 0.248 0.229 ± 0.227 0.206 ± 0.205 0.156 ± 0.179 03 8 8 8 8 0.184 ± 0.057 0.159 ± 0.056 0.141 ± 0.056 0.101 ± 0.061 04 13 13 13 13 0.121 ± 0.114 0.101 ± 0.090 0.086 ± 0.074 0.053 ± 0.051 05 6 6 6 6 0.150 ± 0.097 0.130 ± 0.084 0.116 ± 0.075 0.084 ± 0.062 06 14 14 14 14 0.091 ± 0.075 0.079 ± 0.062 0.070 ± 0.053 0.049 ± 0.039 07 9 9 9 9 0.190 ± 0.103 0.165 ± 0.091 0.148 ± 0.083 0.109 ± 0.072 08 10 10 10 10 0.145 ± 0.100 0.130 ± 0.089 0.118 ± 0.081 0.094 ± 0.065

SEPTEMBER

00 18 18 18 18 0.131 ± 0.054 0.116 ± 0.049 0.105 ± 0.046 0.081 ± 0.039 01 16 16 16 16 0.118 ± 0.067 0.106 ± 0.058 0.097 ± 0.052 0.078 ± 0.040 02 17 17 17 16 0.158 ± 0.109 0.139 ± 0.095 0.125 ± 0.086 0.100 ± 0.068 03 14 14 14 14 0.129 ± 0.052 0.112 ± 0.045 0.099 ± 0.041 0.071 ± 0.038 04 14 14 14 13 0.105 ± 0.068 0.093 ± 0.061 0.085 ± 0.055 0.073 ± 0.041 05 11 11 12 12 0.090 ± 0.060 0.081 ± 0.052 0.077 ± 0.046 0.062 ± 0.036 06 9 9 9 9 0.137 ± 0.075 0.114 ± 0.058 0.097 ± 0.048 0.059 ± 0.037 07 15 15 16 16 0.141 ± 0.060 0.119 ± 0.048 0.106 ± 0.042 0.065 ± 0.037 08 11 11 11 11 0.158 ± 0.091 0.139 ± 0.080 0.125 ± 0.072 0.094 ± 0.060

OCTOBER

00 10 10 10 10 0.104 ± 0.067 0.087 ± 0.051 0.076 ± 0.041 0.050 ± 0.027 01 12 12 12 12 0.107 ± 0.060 0.093 ± 0.056 0.082 ± 0.053 0.060 ± 0.047 02 16 16 16 16 0.099 ± 0.052 0.089 ± 0.046 0.081 ± 0.042 0.064 ± 0.034 03 15 15 17 16 0.074 ± 0.090 0.066 ± 0.077 0.065 ± 0.065 0.054 ± 0.048 04 13 13 13 13 0.075 ± 0.047 0.065 ± 0.040 0.059 ± 0.036 0.044 ± 0.029 05 20 20 20 20 0.058 ± 0.071 0.052 ± 0.060 0.047 ± 0.053 0.036 ± 0.039 06 13 13 13 13 0.093 ± 0.046 0.083 ± 0.042 0.075 ± 0.039 0.058 ± 0.033 07 12 12 14 13 0.069 ± 0.065 0.061 ± 0.057 0.061 ± 0.050 0.049 ± 0.039 08 14 14 13 12 0.082 ± 0.068 0.073 ± 0.061 0.072 ± 0.054 0.062 ± 0.041

NOVEMBER

00 5 5 5 5 0.067 ± 0.088 0.057 ± 0.071 0.049 ± 0.060 0.033 ± 0.040 01 9 9 9 9 0.092 ± 0.067 0.082 ± 0.060 0.075 ± 0.054 0.060 ± 0.043 02 8 8 9 9 0.056 ± 0.055 0.051 ± 0.047 0.048 ± 0.039 0.040 ± 0.027 03 6 5 6 6 0.064 ± 0.076 0.065 ± 0.067 0.084 ± 0.086 0.061 ± 0.071 04 5 5 5 5 0.087 ± 0.033 0.078 ± 0.030 0.071 ± 0.027 0.056 ± 0.021 05 10 10 10 9 0.063 ± 0.065 0.055 ± 0.058 0.050 ± 0.053 0.041 ± 0.043 06 7 7 9 9 0.040 ± 0.040 0.036 ± 0.035 0.045 ± 0.037 0.036 ± 0.028 07 6 6 6 6 0.123 ± 0.051 0.110 ± 0.045 0.100 ± 0.042 0.079 ± 0.033 08 10 10 13 13 0.088 ± 0.047 0.078 ± 0.043 0.068 ± 0.035 0.053 ± 0.030

DECEMBER

00 3 3 3 3 0.106 ± 0.107 0.095 ± 0.094 0.088 ± 0.085 0.071 ± 0.064 01 2 2 2 2 0.090 ± 0.093 0.079 ± 0.081 0.071 ± 0.073 0.053 ± 0.054 03 4 4 4 4 0.110 ± 0.026 0.098 ± 0.023 0.090 ± 0.021 0.071 ± 0.016 05 7 7 7 7 0.043 ± 0.046 0.037 ± 0.039 0.032 ± 0.034 0.022 ± 0.025 06 4 4 4 4 0.118 ± 0.081 0.102 ± 0.074 0.092 ± 0.069 0.067 ± 0.059 07 1 1 1 1 0.041 ± · · · 0.030 ± · · · 0.023 ± · · · 0.005 ± · · · 08 2 2 3 3 0.138 ± 0.121 0.123 ± 0.109 0.121 ± 0.072 0.096 ± 0.056