82 AVILA ET AL.

Remy Avila: Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 1-1010, 76000 Santiago de Querétaro, Querétaro, México (r.avila@crya.unam.mx).

Esperanza Carrasco: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Luis Enrique Erro 1, 72840 Tonantzintla, Puebla, Mexico (bec@inaoep.mx).

Víctor M. Castaño: Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Cerro de las Campanas, 76010 Querétaro, Querétaro, Mexico (castano@fata.unam.mx).

Irene Cruz-González and Leonardo J. Sánchez: Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 70-264, 04510, México, D. F. Mexico (irene,leonardo@astroscu.unam.mx).