130 TURNER

TABLE 1 EMPIRICAL JHK_S CALIBRATION FOR ZAMS STARS

J–H H–K_s M_J J–H H–K_s M_J J–H H–K_s M_J J–H H–K_s M_J J–H H–K_s M_J

−0.129 −0.107 −2.393 0.024 0.023 1.748 0.148 0.042 3.035 0.253 0.058 4.513 0.391 0.083 5.438 −0.125 −0.104 −2.021 0.028 0.026 1.779 0.151 0.042 3.088 0.256 0.058 4.546 0.396 0.084 5.455 −0.121 −0.100 −1.749 0.032 0.027 1.810 0.154 0.043 3.142 0.259 0.059 4.568 0.400 0.085 5.481 −0.117 −0.097 −1.506 0.036 0.027 1.841 0.157 0.043 3.196 0.262 0.059 4.591 0.405 0.085 5.507 −0.113 −0.094 −1.303 0.039 0.027 1.873 0.160 0.043 3.239 0.265 0.060 4.623 0.409 0.086 5.533 −0.109 −0.090 −1.130 0.043 0.028 1.904 0.162 0.044 3.293 0.268 0.061 4.646 0.414 0.087 5.559 −0.105 −0.087 −0.976 0.047 0.028 1.926 0.165 0.044 3.337 0.272 0.061 4.668 0.419 0.088 5.584 −0.101 −0.083 −0.832 0.051 0.029 1.957 0.168 0.045 3.390 0.275 0.062 4.690 0.424 0.089 5.609 −0.097 −0.080 −0.678 0.054 0.029 1.979 0.171 0.045 3.434 0.278 0.062 4.722 0.428 0.090 5.633 −0.093 −0.076 −0.533 0.058 0.030 2.001 0.173 0.045 3.478 0.282 0.063 4.744 0.433 0.091 5.658 −0.088 −0.072 −0.388 0.062 0.030 2.023 0.176 0.046 3.521 0.285 0.063 4.776 0.438 0.092 5.681 −0.084 −0.069 −0.233 0.065 0.031 2.045 0.179 0.046 3.565 0.288 0.064 4.808 0.443 0.093 5.705 −0.080 −0.065 −0.088 0.069 0.031 2.068 0.182 0.047 3.609 0.292 0.065 4.840 0.448 0.094 5.728 −0.119 −0.045 −2.279 0.021 0.024 1.732 0.188 0.052 2.982 0.365 0.069 4.468 0.536 0.107 5.370 −0.116 −0.042 −1.912 0.026 0.025 1.761 0.193 0.052 3.035 0.370 0.070 4.500 0.540 0.108 5.386 −0.112 −0.040 −1.644 0.030 0.026 1.790 0.198 0.053 3.089 0.375 0.070 4.523 0.544 0.110 5.411 −0.109 −0.037 −1.405 0.034 0.028 1.819 0.202 0.053 3.143 0.379 0.071 4.545 0.549 0.111 5.437 −0.106 −0.035 −1.206 0.038 0.029 1.848 0.207 0.054 3.186 0.384 0.072 4.578 0.553 0.113 5.462 −0.102 −0.032 −1.037 0.043 0.030 1.878 0.212 0.054 3.240 0.389 0.072 4.600 0.557 0.115 5.486 −0.099 −0.030 −0.887 0.047 0.031 1.898 0.217 0.055 3.284 0.394 0.073 4.622 0.562 0.117 5.511 −0.095 −0.027 −0.748 0.051 0.032 1.927 0.221 0.055 3.338 0.398 0.074 4.644 0.566 0.118 5.535 −0.092 −0.025 −0.597 0.056 0.033 1.948 0.226 0.055 3.382 0.403 0.074 4.676 0.570 0.120 5.558 −0.088 −0.023 −0.457 0.060 0.034 1.968 0.231 0.056 3.426 0.408 0.075 4.697 0.574 0.122 5.582 −0.085 −0.020 −0.316 0.064 0.034 1.988 0.236 0.056 3.470 0.412 0.076 4.729 0.579 0.124 5.605 −0.081 −0.018 −0.164 0.069 0.035 2.009 0.240 0.057 3.514 0.417 0.077 4.760 0.583 0.126 5.628 −0.077 −0.016 −0.023 0.073 0.036 2.030 0.245 0.057 3.558 0.422 0.078 4.792 0.587 0.128 5.650 −0.074 −0.014 0.109 0.078 0.037 2.061 0.250 0.058 3.602 0.427 0.078 4.823 0.591 0.130 5.673 −0.070 −0.012 0.231 0.082 0.038 2.072 0.255 0.058 3.646 0.431 0.079 4.854 0.595 0.132 5.694 −0.066 −0.010 0.344 0.087 0.039 2.093 0.260 0.058 3.690 0.436 0.080 4.884 0.599 0.135 5.716 −0.063 −0.008 0.447 0.091 0.039 2.114 0.264 0.059 3.724 0.441 0.081 4.915 0.603 0.137 5.737 −0.059 −0.006 0.550 0.096 0.040 2.146 0.269 0.059 3.768 0.445 0.082 4.945 0.608 0.139 5.758 −0.055 −0.004 0.654 0.100 0.041 2.178 0.274 0.060 3.802 0.450 0.083 4.976 0.612 0.141 5.779 −0.051 −0.002 0.757 0.105 0.042 2.200 0.279 0.060 3.846 0.454 0.084 5.006 0.616 0.144 5.799 −0.047 −0.001 0.852 0.109 0.042 2.232 0.283 0.061 3.880 0.459 0.085 5.026 0.620 0.146 5.819 −0.044 0.001 0.946 0.114 0.043 2.254 0.288 0.061 3.923 0.464 0.086 5.045 0.624 0.149 5.838 −0.040 0.003 1.041 0.118 0.044 2.286 0.293 0.061 3.957 0.468 0.087 5.065 0.628 0.151 5.857 −0.036 0.005 1.116 0.123 0.044 2.328 0.298 0.062 3.991 0.473 0.088 5.084 0.631 0.154 5.876 −0.032 0.006 1.201 0.127 0.045 2.361 0.303 0.062 4.035 0.477 0.089 5.103 0.635 0.156 5.895 −0.028 0.008 1.266 0.132 0.046 2.393 0.308 0.063 4.069 0.482 0.090 5.122 0.639 0.159 5.913 −0.024 0.009 1.342 0.137 0.046 2.426 0.312 0.063 4.102 0.487 0.091 5.140 0.643 0.162 5.930 −0.020 0.011 1.408 0.141 0.047 2.469 0.317 0.064 4.136 0.491 0.093 5.159 0.647 0.164 5.948 −0.016 0.012 1.465 0.146 0.047 2.502 0.322 0.064 4.169 0.496 0.094 5.177 0.651 0.167 5.965 −0.012 0.014 1.521 0.151 0.048 2.555 0.327 0.065 4.203 0.500 0.095 5.195 0.655 0.170 5.981 −0.008 0.015 1.558 0.155 0.048 2.598 0.332 0.065 4.236 0.505 0.096 5.213 0.658 0.173 5.997 −0.004 0.017 1.585 0.160 0.049 2.651 0.336 0.066 4.270 0.509 0.098 5.240 0.662 0.176 6.013 0.000 0.018 1.612 0.165 0.049 2.704 0.341 0.066 4.303 0.514 0.099 5.258 0.666 0.179 6.028 0.005 0.019 1.640 0.169 0.050 2.748 0.346 0.067 4.336 0.518 0.101 5.285 · · · · · · · · · 0.009 0.021 1.658 0.174 0.050 2.811 0.351 0.067 4.379 0.523 0.102 5.301 · · · · · · · · · 0.013 0.022 1.676 0.179 0.051 2.874 0.355 0.068 4.412 0.527 0.103 5.328 · · · · · · · · · 0.017 0.023 1.704 0.183 0.051 2.928 0.360 0.069 4.445 0.531 0.105 5.344 · · · · · · · · ·