0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 0

30

60

90

120 a body 1080 SQ372, 657.7 MPO157286 342 VN112 196 SS422 82.5 QY91 o CP105 57.5 GK147, SM331, VK305, XR190, YW134

Sedna m_1(n=10)

m_7(n=16) m_6(n=15) m_5(n=14) m_4(n=13) m_3(n=12) m_2(n=11)

(304)

N

a(AU)