0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

SEARCH RADIUS (arcsec)

SOURCE DETECTIONS

IRC DETECTIONS

FIS DETECTIONS

FIS SEARCH RADIUS

IRC SEARCH RADIUS

VARIATION OF PNE DETECTION RATES WITH SEARCH RADIUS