80

100

120

140

160

180

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 DIAMETER (pc)

GRAIN TEMPERATURE (K)

GRAIN TEMPERATURES DERIVING FROM THE IRC/FIS COLOUR-COLOUR DIAGRAM

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 DIAMETER (pc)

GRAIN TEMPERATURE (K)

GRAIN TEMPERATURES BASED ON 18m/65 m FLUX RATIOS