1

1.5

2

2.5

3

3.5

-9 -8.5 -8 -7.5 -7

LOG (F_{OBS}(IR)/erg cm^{-2} s^{-1})

LOG (S/mJy)

Ly HEATING LOW DENSITIES

Ly HEATING HIGH DENSITIES

RELATION BETWEEN OBSERVED IR DUST EMISSION AND 1.4 GHz RADIO FLUX

20.6

20.7

20.8

20.9

21

21.1

21.2

21.3

35 35.5 36 36.5 37 37.5 38

LOG (F_{TOT}(IR)/erg s^{-1})

LOG (F_{TOT}(1.4GHz)/erg s^{-1})

Ly HEATING LOW DENSITIES

Ly HEATING HIGH DENSITIES

RELATION BETWEEN TOTAL IR DUST EMISSION AND 1.4 GHz RADIO FLUX